IDEMIMAR_HATCH_FILE
DUVAR
DEFAULT_SCALE
1
LINE
0.5
0
1
0.5
LINE
1
0.5
0.5
1
LINE
0.5
1
0
0.5
LINE
0
0.5
0.5
0
